1) Určete maximální počet hran grafu na n vrcholech, který neobsahuje K_{1,r} jako podgraf. 2) Dokažte, že každý graf na n vrcholech s alespoň (k − 1)n hranami obsahuje každý strom s k hranami jako podgraf.

3) Buď X množina s (k − 1)-prvkových navzájem disjunktních množin. Dokažte, že množina všech transverzál množiny X nemá slunečnici s k lístky.

4) Nechť n − k + 1 < s ≤ n. Ukažte, že množina všech s-prvkových podmnožin n-prvkové množiny nemá slunečnici s k lístky.

5) Ukažte, že protínající se množinový systém podmnožin n-prvkové množiny má velikost nanejvýš 2^{n−1}.

6) Pro n = 2k nalezněte množinový systém, pro který se odhad v Erdös-Ko-Radově větě nabývá, a přitom neexistuje prvek obsažený ve všech množinách systému. Kolik takových systémů existuje?